'use strict';

class ChapelleSixtine extends React.Component 
{
  constructor(props) 
  {
    super(props);
  }

  render() 
  {
    return (
      <section id="content">
        <div className="grid-1">
          <div className="text-center font-bold">
            La Chapelle Sixtine
          </div>
          <div className="text-justify">
            La <Link to='/chapelle-sixtine'>chapelle Sixtine</Link> doit son nom au pape Sixte IV. Longue de 40,50 m, large de 13,20 m, haute d'un peu plus de 20 m, elle est recouverte d'une voûte en berceau surbaissé. Elle fut d'abord décorée par des peintres florentins et ombriens. De 1508 à 1512, <Link to='/michel-ange'>Michel-Ange</Link> exécuta les fresques de la voûte. De 1536 à 1541 il peignit le Jugement Dernier au dessus de l'autel.
          </div>
          <div className="text-center">
            <img src="images/sixtine.jpg" width="700" alt="Les Catacombes de Saint Sébastien" />
          </div>
        </div>
        <div className="grid-1">
          <div className="text-center">
            <Link to='/'>Retour à la page d'accueil</Link>
          </div>
        </div>
      </section>
    );     
  }
}